Title: Der gelbe Gürtel in Ladungssicherung

Q: Aus welchen Gründen darf dieser Gurt nicht verwendet werden?
- Kein Hinweis auf DIN EN 12195-2 (correct)
- CE darf nicht dranstehen (correct)
- Falsche Farbe des Etiketts (correct)
- LC zu klein
- Keine Angaben zur Dehnung (correct)
- Das Herstellungsdatum ist fehlerhaft
- Uneindeutige Angaben (correct)
[Image: Gurt-Anzeige]